
\begin{eqnarray*}
   \frac{x-2}{2x-8}-1      &\ge  &0\\
   \frac{x-2-2x+8}{2x-8}   &\ge  &0\\
   \frac{-x+6}{2x-8}       &\ge  &0\\
   \frac{x-6}{x-4}         &\le  &0
\end{eqnarray*}
$$
   x\in(4,6\rangle
$$
