V z�vislosti na parametru $\alpha > 0$ rozhodn�te, kdy m�
funkce $f,$ definovan� p�edpisem
$f(x) = x^{\alpha}\sin\frac 1x,$  $x\in (0,1], $
$f(0) = 0,$ kone�nou variaci v intervalu $[0,1].$
