Spoètìte pomocí Stokesovy vìty
$\int \! \BBb F {d \vec \varphi} = 2 \pi$ 
pro $\Bbb F (x,y,z) = (3z,5x,-2y)$, kde 
$\varphi$ je orientovaný
obvod elipsy v prùniku roviny $z=y+3$ a válce
$x^2 + y^2 \le 1$.
