Pomoc� pod�lov�ho krit�ria dostaneme
$$
\lim _{n\rightarrow \infty }2\,
\left |{\frac {z}{n+1}}\right |=0 .
$$
Tedy �ada konverguje pro v�echna $z \in \Bbb C$.
Jde vlastn� o exponencielu v bod� $2*z$.
