Oznaème $f(x) := \sign {x}$, $x \in [- \pi, \pi ]$.
Spoètìte Fourierovu øadu
$$
f(x) \sim 4/ \pi \Left( \frac {\sin x} {1} +
\frac {\sin 3x} {3} + \frac {\sin 5x} {5} + \cdots
\Right)
$$
a zjistìte, kde a jak konverguje.
