Rozhodn�te, pro kter� $x\in R$ konverguje Fourierova �ada funkce
$$
f(x) =  \left\{
{ \frac{1}{\sqrt{\sin x}} , \quad x \in (0,\pi) 
\atop
 -\frac{1}{\sqrt{-\sin x}} , \quad  x \in (-\pi,0) }
$$
definovan� skoro v�ude v intevalu $(-\pi,\pi).$
Nalezn�te jej� sou�et v cel�m oboru konvergence.
